Gruppo 1

28 Maggio 1998

CDF: progetto SVT

Sefano Belforte - INFN Pisa

1

Qui vanno 3 lucidi di Luciano:

¯ Disegno SVT: cot -> SVX -> impact param (just as reminder)

¯ disegno architettura (flashato per 10 sec) tanto per dire che c´e´ tutto un complesso processore per farlo

¯ disegno dei crates e schede, per dare un´idea delle dimensioni dell´oggetto finale (flashato per 20-30 sec).

¯ Il prossimo lucido dara´ il quadro generale della divisione del lavoro tra le istituzioni e dello stato dell´hardware

Gruppo 1

28 Maggio 1998

CDF: progetto SVT

Sefano Belforte - INFN Pisa

2

SVT Hardware status (worldwide)

AMsystem

AMchip

Hit Buffer

Spy Ctrl

Merger

AMS

Hit Finder

Track Fitt

Backplane

Glink Rec

Pisa

Pisa

Pisa

Pisa

Trieste

Geneve

Chicago

Chicago

Chicago

Chicago

Qty

24+9

5000

12+4

8+4

20+6

12+5

36+10

12+4

8+4

36+10

Specs

1st proto. Test

add proto. Test Produc

3/99

6/98 9/98

11/98 3/99

11/98 3/99

11/98 3/99

7/98 3/99

1/99 3/99

1/99 3/99

3/99

Gruppo 1

28 Maggio 1998

CDF: progetto SVT

Sefano Belforte - INFN Pisa

3

Stato hardware in Italia

¯ Hit Buffer

˘ prototipo funziona, devono essere modificati drivers e receivers frontali e VME ed altri dettagli meccanici

Î chiesta offerta legata

alla produzione: nuovo prototipo per Nov 98, produzione nel 1999

¯ AM Board

˘ prototipo funziona, non serve quasi nessuna modifica per la

versione finale (4 resistenze�) Î direttamente alla produzione

nel 1999

¯ AM chip

˘ piccolo problema non fatale, nuovo prototipo Giu 98. La ES2 ha

anticipato chiusura fonderia Î ordine di pro duzione Set 1998

¯ Merger

˘ completo rifacimento del vecchio prototipo, progetto in stato molto

avanzato Î prototipo per Nov 98 con drivers/receivers e

meccanica finali, produzione nel 1999.

¯ Spy Con trol

˘ scheda molto semplice, progetto in via di completamento Î

prototipo ^ finale ~ Nov 98, produzione 1999.

¯ AMS

˘ come HB. D ´ ora in poi un problema dell ´ Universita ´ di Ginevra

Gruppo 1

28 Maggio 1998

CDF: progetto SVT

Sefano Belforte - INFN Pisa

4

Foto schede (6) e lucidi Software (4)

¯ Ora faccio vedere le foto delle schede ed il diagramma di flusso

del test

¯ Poi spiego la situazione del software con i 4 lucidi di Giovanni

Gruppo 1

28 Maggio 1998

CDF: progetto SVT

Sefano Belforte - INFN Pisa

5

Stato software ^VME~

¯ L´ambiente di lavoro finale a CDF (implementazione dello standard

VITA VISION su combinazione C/CORBA/Java) e´ stato appena

definito .

¯ Finora sviluppo in ambiente C basato su RPC (Pisa):

˘ routines di accesso elementare per tutte le funzioni di

¯ Merger

¯ Associative Memory Sequencer (AMS)

¯ Hit Buffer (HB)

¯ AM board

˘ programma di test estensivo basato su pattern e dati randomizzati

di AMS+HB+AM+Merger simultaneamente

¯ Sviluppo in Java basato su package precedente (ora obsoleto) di

software di accesso elementare e di semplici tests per le stesse

schede, sviluppo di un ^test editor~ grafico (Ginevra)

¯ Tutto questo ora funziona a Pisa

¯ Tutto questo dovra´ essere riscritto per il package finale.

Gruppo 1

28 Maggio 1998

CDF: progetto SVT

Sefano Belforte - INFN Pisa

6

Piano di lavoro fino al 2000

(Tevatron Run II starts April 2000)

¯ 1998 : costruzione prototipo finale di tutti i componenti, sviluppo

algoritimi e software di test, test dei singoli prototipi.

¯ 1999 : integrazione dei vari elementi di SVT tra loro in un test

stand a Fermilab, test finale del sistema, produzione ed

installazione. Sviluppo software di controllo ed operazione

online ed offline.

¯ 2000 : integrazione a livello di sistema globale nel DAQ e Trigger

di CDF, sviluppo software online ed offline ed analisi dati.

Gruppo 1

28 Maggio 1998

CDF: progetto SVT

Sefano Belforte - INFN Pisa

7

Organizzazione del lavoro in Italia

¯ SVILUPPO 1 (e.g. primo prototipo Merger)

¯ noi : specifiche

¯ ditta esterna : progetto e costruzione con totale responsabilita´

˘ troppo costoso (schede complesse: incertezza sui tempi di

lavoro)

¯ SVILUPPO 2 (e.g. Hit Buffer)

¯ noi : progetto globale e dettaglio delle parti critiche con

responsabilita´ della correttezza del progetto

¯ ditta esterna : progetto dettagliato e costruzione

˘ lento, complicato, molto costoso (sharing responsabilita´)

¯ SVILUPPO 3 (e.g. Amsystem e Merger attuale)

¯ noi : progetto completo: schema elettrico dettagliato,

programmazione di tutti gli integrati, dettagli elettrici e

meccanici

¯ ditta esterna : costruzione

˘ funziona: grosso investimento in CAD (patrimonio della sezione) e

tempo uomo nostro

¯ Produzione: noi test del prototipo e sviluppo software. Produzione

e test delle n schede appaltati ad una ditta esterna

Gruppo 1

28 Maggio 1998

CDF: progetto SVT

Sefano Belforte - INFN Pisa

8

Responsabilita´ del gruppo italiano

¯ Coordinamento generale L. Ristori

¯ Algoritmi e Beam Alignment G. Punzi (A. Cerri)

¯ Simulazione G. Punzi (T. Nakaya)

¯ Hit Buffer S. Belforte (P. Giannetti)

¯ Associative Memory chip F. Morsani (M. Dell´Orso)

¯ Associative Memory Board L. Ristori (F. Spinella, S. Belforte)

¯ Spy Control F. Spinella

¯ Merger A. M. Zanetti

¯ Software VME di base F. Spinella

¯ AM Sequencer Ginevra (S. Belforte)

¯ La responsabilita´ per il software online ed offline di tutto SVT devono

ancora essere definite tra Italia, Ginevra e Chicago

Gruppo 1

28 Maggio 1998

CDF: progetto SVT

Sefano Belforte - INFN Pisa

9

Hardware Milestones

¯ Set 98 Ordine produzione AM chips (5000)

¯ Nov 98 Prototipo finale Merger, Hit Buffer e Spy Control

¯ Gen 99 Inizio test 1/12 a Fermilab (30 deg j -slice)

¯ Mar 99 Ordine produzione Merger (26)

¯ Ordine produzione Hit Buffer (16)

¯ Ordine produzione AM board (33)

¯ Ordine produzione Spy Control (14)

¯ Nov 99 Fine produzione

¯ Installazione a Fermilab e test

¯ Mar 00 Fine installazione

Gruppo 1

28 Maggio 1998

CDF: progetto SVT

Sefano Belforte - INFN Pisa

10

Rendiconto, 1 lucido soldo tra i prossimi 5

¯ Ho preparato 5 lucidi in diverso formato (uno e´ par0 paro quello fatto vedere

ai refereees e Calvetti ad Aprile, giusto in caso). Ne faremo vedere

ovviamente uno solo a scelta: quello che ci piace di piu´

Gruppo 1

28 Maggio 1998

CDF: progetto SVT

Sefano Belforte - INFN Pisa

11

¯ 1996

˘ assegnati 90

˘ spesi 76 ( 30 CAD, 18 Amsystem, 28 Hit Buffer)

¯ 1997

˘ assegnati 340

˘ spesi 85 ( 20 Amchip, 55 Amsystem, 10 Merger)

¯ 1998

˘ assegnati 350

˘ spesi 82 ( 24 Amchip, 58 componenti per produzione)

˘ previsti 410 ( 300 Amchip, 20 Merger, 45 Hit Buffer, 25 Spy Ctr,

20 componenti per produzione)

˘ spesa tot 492

˘

Ö servono altri 142 MLit, da confrontare con 120 s.j. promessi nel

`97 e 255 in avanzo dal `97 = 375 MLit

Utilizzo finanziamenti 1996-98

Gruppo 1

28 Maggio 1998

CDF: progetto SVT

Sefano Belforte - INFN Pisa

12

¯ 1996

˘ assegnati 90

˘ spesi 76 ( 30 CAD, 18 Amsystem, 28 Hit Buffer)

¯ 1997

˘ assegnati 340

˘ spesi 85 ( 20 Amchip, 55 Amsystem, 10 Merger)

¯ 1998

˘ assegnati 350

˘ spesi 82 ( 24 Amchip, 58 componenti per produzione)

˘ previsti 410 ( 300 Amchip, 20 Merger, 45 Hit Buffer, 25 Spy Ctr,

20 componenti per produzione)

˘ spesa tot 492

Utilizzo finanziamenti 1996-98

Gruppo 1

28 Maggio 1998

CDF: progetto SVT

Sefano Belforte - INFN Pisa

13

S u m m a r y S V T f i n a n c i a l s i t u a t i o n

T S P I

A s s e g n a z io n i 1 9 9 7 1 0 0 2 1 0

I m p e g n i 0 5 5 A M b o a r d

2 0 A M c h ip s

R e s id u i 1 0 0 1 3 5 d a r e c u p e r a r e

A s s e g n a z io n i 1 9 9 8 1 0 0 2 5 0 1 2 0 S . J .

I m p e g n i 0 2 4 A M c h ip s

R e s id u i 1 0 0 2 2 6

P r e v is io n i d i s p e s a : T o t a li T o t a li + s b lo c c o S . J .

A M c h ip s 3 0 0 3 0 0

H it b u f f e r 1 5 0 1 5 0

S p y c o n t r o l 2 5 2 5

M e r g e r 2 0 0 2 0 0

T o t a li s p e s e p r e v is t e : 2 0 0 4 7 5 6 7 5

N e c e s s it a ’ 1 0 0 2 4 9 3 4 9 2 2 9

1 1 4 - 6 R e c u p . R e s . 9 7

Finanziamenti e spese SVT presentato in Aprile ai referees

Gruppo 1

28 Maggio 1998

CDF: progetto SVT

Sefano Belforte - INFN Pisa

14

T S P I

A s s e g n a z io n i 1 9 9 7 1 3 0 2 1 0

I m p e g n i 1 0 M e r g e r 5 5 A M b o a r d

2 0 A M c h ip s

R e s id u i 1 2 0 1 3 5

A s s e g n a z io n i 1 9 9 8 1 0 0 2 5 0 1 2 0 S . J .

I m p e g n i 0 2 4 A M c h ip s

5 8 p r o d p a r t s

R e s id u i 1 0 0 1 6 8

P r e v is io n i d i s p e s a : T o t a li

A M c h ip s 3 0 0 3 0 0

H it b u f f e r 4 5 4 5

S p y c o n t r o l 2 5 2 5

M e r g e r 2 0 2 0 p r o d p a r t s 2 0 2 0

T o t a li s p e s e p r e v is t e : 4 0 3 7 0 4 1 0

N e c e s s it a ’ - 6 0 2 0 2 1 4 2

Finanziamenti e spese SVT 1997-1998

Gruppo 1

28 Maggio 1998

CDF: progetto SVT

Sefano Belforte - INFN Pisa

15

T S P I

A s s e g n a z io n i 1 9 9 6 0 9 0

I m p e g n i 0 3 0 t o o ls

1 8 A M b o a r d

2 8 H it B u f f e r

R e s id u i 0 1 4

A s s e g n a z io n i 1 9 9 7 1 3 0 2 1 0

I m p e g n i 1 0 M e r g e r 5 5 A M b o a r d

2 0 A M c h ip s

R e s id u i 1 2 0 1 3 5

A s s e g n a z io n i 1 9 9 8 1 0 0 2 5 0 1 2 0 S . J .

I m p e g n i 0 2 4 A M c h ip s

5 8 p r o d p a r t s

R e s id u i 1 0 0 1 6 8

P r e v is io n i d i s p e s a : T o t a li

A M c h ip s 3 0 0 3 0 0

H it b u f f e r 4 5 4 5

S p y c o n t r o l 2 5 2 5

M e r g e r 2 0 2 0 p r o d p a r t s 2 0 2 0

T o t a li s p e s e p r e v is t e : 4 0 3 7 0 4 1 0

N e c e s s it a ’ - 6 0 2 0 2 1 4 2

Finanziamenti e spese SVT 1996-1998

Gruppo 1

28 Maggio 1998

CDF: progetto SVT

Sefano Belforte - INFN Pisa

16

Piano finanziaro globale di SVT

SVT f inanc ialp lan OUT s p e nt p lanne d o no f f e r e s tim ate d

2 8 -May-9 8 IN as s ig n p lanne d ’9 9 (3 2 0 ML )+ s .j.’9 8 (1 2 0 ML )

1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 tools 5 1 1 8 1 3 0

Amc hip pr ototy pe s 6 6 4 6 5 4 2 0 2 4 p ro d uc tio n(5 0 0 0 ) 3 0 0

Ams y s te m pr ototy pe s 2 1 3 1 8 5 5

AMb o ard p ro d c utio n(2 4 +9 ) 2 9 0

M e r ge r pto toty pe s 2 9 3 7 1 0 2 0 p ro d uc tin(2 0 +6 ) 2 0 0

HitB uffe r p r ototy pe s 5 6 2 8 4 5 p ro d uc tio n(1 2 +4 ) 1 5 5

Spy Contr o lpr oto ty pe s 2 5 p ro d uc tio n(8 +4 ) 6 0

Pa r ts for p r oduc tion 5 8 -5 8

Pa r ts for p r oduc tion 2 0 -2 0

GT

T OT AL s p e nt(M lit) 9 5 1 3 6 3 0 4 7 6 8 5 4 9 2 6 2 7 1 8 1 5

INFNAs s ig ne d (m lIT ) 1 0 0 1 8 5 2 5 0 9 0 3 4 0 3 5 0 4 4 0 1 7 5 5