$FORMAT
  REFDES   CENTX   CENTY ANGLE      TYPE
$UNITS
     MIL
$BOARD-EXTENT
            3985   14445   19735       5
$BOARD-ORIGIN
               0       0
$TARGET
$THROUGH-TOP
      D8  -14068    9350     0    DIOPWB
      S1    8975    7500   270    DIPSW4
      S2  -15418   12250     0    DIPSW5
      D3    4130   13805   270      DLED
      H1    4125   14225     0    HOLE28
      H3    4125    8975     0    HOLE28
      H5    4125     225     0    HOLE28
      H6    4400   14225     0    HOLE28
      H7    4400     225     0    HOLE28
      H8    4125    4475     0    HOLE28
      L1  -14068   10250     0    IND400
      L2   12150   12850    90    IND400
      J1    4125    6175   270   KEL8830
      J2    4125    1900   270   KEL8830
      J3    4125   10450   270   KEL8830
      D1    4325    3050   270   LEDRECT
      D2    4325    7325   270   LEDRECT
      D4    4325   11600   270   LEDRECT
      D5    4325    7225   270   LEDRECT
      D6    4325    2950   270   LEDRECT
      D7    4325   11500   270   LEDRECT
     JP2   14250   14100   180      PIN3
     JP3   14150   14100   180      PIN3
     JP4   12850   14100   180      PIN3
     JP5   14350   14100   180      PIN3
     JP6   14450   14100   180      PIN3
     JP7   13150   14100   180      PIN3
     JP8   14050   14100   180      PIN3
     JP9   12950   14100   180      PIN3
    JP10   13050   14100   180      PIN3
    JP11   13450   14100   180      PIN3
    JP12   13550   14100   180      PIN3
    JP13   12050   14100   180      PIN3
    JP14   13350   14100   180      PIN3
    JP15   13250   14100   180      PIN3
    JP16   12450   14100   180      PIN3
    JP17   13650   14100   180      PIN3
    JP18   12150   14100   180      PIN3
    JP19   12350   14100   180      PIN3
    JP20   12650   14100   180      PIN3
    JP21   12550   14100   180      PIN3
    JP22   12250   14100   180      PIN3
    JP23   14975   14100   180      PIN3
    JP24   14875   14100   180      PIN3
    JP25   15175   14100   180      PIN3
    JP26   15075   14100   180      PIN3
    JP27   15475   14100   180      PIN3
    JP28   15375   14100   180      PIN3
    JP29   15675   14100   180      PIN3
    JP30   15575   14100   180      PIN3
    JP31   15275   14100   180      PIN3
     6P5  -15118   12300     0   RARR5X6
    9P11  -15968   12850     0   RARR8X9
    9P12  -15968   13800     0   RARR8X9
    9P13  -16218    6250     0   RARR8X9
    9P14  -16218    7200     0   RARR8X9
     9P2   12225    8100     0   RARR8X9
     9P3   13150    8100     0   RARR8X9
     9P4   12150    8100     0   RARR8X9
     9P5   13225    8100     0   RARR8X9
     9P6   13225    9050     0   RARR8X9
     9P7   12225    9050     0   RARR8X9
     9P8   12150    9050     0   RARR8X9
     9P9   13150    9050     0   RARR8X9
    10P1   10450    8100     0  RARR9X10
    STIF  -13793    7225     0  STIFFNER
      D9    4197     655   270      TLED
     TP1   14200   11250   180        TP
     TP2   14325    8000   180        TP
     TP3   15350    4375   180        TP
     TP4   10125    3900   180        TP
     TP5    7450    2475   180        TP
     TP6    4775    4175   180        TP
     TP7    7000    6475   180        TP
     TP8    8400    7725   180        TP
     TP9    8325    9475   180        TP
    TP10    7175   10725   180        TP
    TP11    8625   12500   180        TP
    TP12    5775   13650   180        TP
    TP13  -14568    7400   180        TP
      P0  -13063    9850     0   VME5X19
      P1  -13193   12475    90  VMECNXTD
      P2  -13193    7225    90  VMECNXTD
      P3  -13193    1975    90  VMECNXTD
     U73  -16093    5000    90   ZDIP28W
     U68   13275   12700    90  ZOSC8E14
      F1  -14643    9850     0     ZR400
      F2  -14493    9850     0     ZR400
      F3  -14343    9850     0     ZR400
$THROUGH-BOTTOM
$SMD-TOP
     U13    4975    3150    90   26LS31D
     U19    4975    9525   270   26LS31D
     U20    4975   10575   270   26LS31D
     U21    4975    9875   270   26LS31D
     U22    4975   10925   270   26LS31D
     U23    4975   10225   270   26LS31D
     U24    4975   11275   270   26LS31D
     U98    4975    7425    90   26LS31D
      U1    4975    5175   270   26LS32D
      U2    4975    6300   270   26LS32D
      U3    4975     900   270   26LS32D
      U4    4975    2025   270   26LS32D
      U5    4975    6675   270   26LS32D
      U6    4975    1275   270   26LS32D
      U7    4975    2400   270   26LS32D
      U8    4975    5550   270   26LS32D
      U9    4975    5925   270   26LS32D
     U10    4975    7050   270   26LS32D
     U11    4975    1650   270   26LS32D
     U12    4975    2775   270   26LS32D
     U25    4975   11625    90   26LS32D
    C305  -15168    8687   270     CSMPB
    C271  -14418   10525   180     CSMPD
    C272  -14468    9475   180     CSMPD
    C494   12625   12700   270     CSMPD
   STRP1   13235   14375     0  ESDSTRIP
   STRP2   13215      55     0  ESDSTRIP
     FM1    7000     500   180     FMARK
     FM2  -14767     500   180     FMARK
     FM3  -14767   14200   180     FMARK
     U91    4400   12050    90     HC02D
     U95  -14343    8650     0     HC02D
     U82    4400    3500    90     HC08D
     U94    4925     425    90     HC08D
     U97    4400    7775    90     HC08D
     U14    5750    7775    90     HC32D
     U96    5750    3500    90     HC32D
  PAD269  -16318   10575     0      PIN1
  PAD270  -16218   10575     0      PIN1
     U64   14250   13525     0    PLCC32
     U65   13250   13525     0    PLCC32
     U66   15250   13525     0    PLCC32
     U67   12250   13525     0    PLCC32
     XU3    9950    9075    90    PLCC44
     XU4    6025    8525   180    PLCC44
     XU5    6025    9425   180    PLCC44
     XU6    6025   10325   180    PLCC44
     XU7    6025   12125   180    PLCC44
     XU8    6025   11225   180    PLCC44
     XU9    9950    8000     0    PLCC44
    XU13   11000    6875    90    PLCC44
    XU14   11925    6875    90    PLCC44
    XU15   12850    6875    90    PLCC44
    XU16   11000    8000    90    PLCC44
    XU17   11000    9075    90    PLCC44
    XU18   13775    6875    90    PLCC44
     U15    6075    5550     0    PLCC68
     U16    6075    6800     0    PLCC68
     U17    6075    1275     0    PLCC68
     U18    6075    2525     0    PLCC68
     XU1    8751    6352   270  PQ160SKN
     XU2    8758   10772    90  PQ160SKN
    XU10   10591   13277   270  PQ160SKN
    XU11    8750    4328   270  PQ160SKN
    XU12  -16145    9741     0  PQ160SKN
      C1    5250    2025    90    RC0805
      C2    5250    1275    90    RC0805
      C3    5250    1650    90    RC0805
      C4    5250    5175    90    RC0805
      C5    5250    2775    90    RC0805
      C6    4650    3250   180    RC0805
      C7    5250    2400    90    RC0805
      C8    5250    6675    90    RC0805
      C9    5250    5925    90    RC0805
     C10    5250    6300    90    RC0805
     C11    5250    5550    90    RC0805
     C12    5250    7050    90    RC0805
     C14    5250     900    90    RC0805
     C16    4650    7525   180    RC0805
     C41    5500    3550   270    RC0805
     C90    5245   12325    90    RC0805
     C91    5225   10525    90    RC0805
     C92    5225    9825    90    RC0805
     C93    5225   10175    90    RC0805
     C94    5225    9475    90    RC0805
     C95    5225   11225    90    RC0805
     C96    4675   11750   180    RC0805
     C97    5225   10875    90    RC0805
    C108   10200    8450     0    RC0805
    C143   13050    7775    90    RC0805
    C144   13050    8250    90    RC0805
    C145   13050    8725    90    RC0805
    C146   13050    9200    90    RC0805
    C147   14050    7775    90    RC0805
    C148   14050    8250    90    RC0805
    C149   14050    8725    90    RC0805
    C150   14050    9200    90    RC0805
    C151    7115   13050   270    RC0805
    C152    7735   13050    90    RC0805
    C155    7815   13050   270    RC0805
    C156    8435   13050    90    RC0805
    C159    8515   13050   270    RC0805
    C160    9135   13050    90    RC0805
    C189   13825   13600   180    RC0805
    C192   14300   13100   270    RC0805
    C193   13825   13525   180    RC0805
    C194   14225   13100   270    RC0805
    C197   13300   13100   270    RC0805
    C199   12825   13600   180    RC0805
    C201   12825   13525   180    RC0805
    C202   13225   13100   270    RC0805
    C206   12800   12800   270    RC0805
    C208   12300   13100   270    RC0805
    C210   11825   13600   180    RC0805
    C211   11825   13525   180    RC0805
    C212   12225   13100   270    RC0805
    C216   15300   13100   270    RC0805
    C218   14825   13600   180    RC0805
    C219   15225   13100   270    RC0805
    C220   14825   13525   180    RC0805
    C251  -15543   12675     0    RC0805
    C252  -15543   13450     0    RC0805
    C253  -15618    5950     0    RC0805
    C254  -15618    6700     0    RC0805
    C270  -14393    9300   180    RC0805
    C273   15925    5250   270    RC0805
    C282   11145    8465     0    RC0805
    C293    4300    7975     0    RC0805
    C294    4300    3700     0    RC0805
    C295    4700    7825   270    RC0805
    C296    4700    3550   270    RC0805
    C297    5250    3525   270    RC0805
    C298    5250    7800   270    RC0805
    C299    4950   13875     0    RC0805
    C300    5245   12075   270    RC0805
    C301    4850    7975   180    RC0805
    C302    4850    3700   180    RC0805
    C303    4850   12250   180    RC0805
    C304  -14943    8825   180    RC0805
    C342    4700   12100   270    RC0805
    C343    4300   12250     0    RC0805
    C344    7115   13300    90    RC0805
    C346    4800   13200   180    RC0805
    C348  -15068   13500     0    RC0805
    C349  -14318   10375   180    RC0805
    C352   11450    9025    90    RC0805
    C355   15675    9850     0    RC0805
    C356    5450    8125   180    RC0805
    C369    7850   10825     0    RC0805
    C371   11050    8600   180    RC0805
    C373    8750   11625     0    RC0805
    C374   13050    8050    90    RC0805
    C381    7050   12775     0    RC0805
    C383    4800   12900     0    RC0805
    C399   12200    9675    90    RC0805
    C400   12275    9675    90    RC0805
    C401   12425    9675    90    RC0805
    C402   12500    9675    90    RC0805
    C403   12650    9675    90    RC0805
    C404   12800    9675    90    RC0805
    C405   12950    9675    90    RC0805
    C406   13025    9675    90    RC0805
    C407   12875    9675    90    RC0805
    C408   12725    9675    90    RC0805
    C409   12350    9675    90    RC0805
    C410   12575    9675    90    RC0805
    C411   13100    9675    90    RC0805
    C412   13200    9675    90    RC0805
    C413   13275    9675    90    RC0805
    C414   13425    9675    90    RC0805
    C415   13500    9675    90    RC0805
    C416   13650    9675    90    RC0805
    C417   13800    9675    90    RC0805
    C418   13950    9675    90    RC0805
    C419   14025    9675    90    RC0805
    C420   13875    9675    90    RC0805
    C421   13725    9675    90    RC0805
    C422   13350    9675    90    RC0805
    C423   13575    9675    90    RC0805
    C424   14100    9675    90    RC0805
    C428   14275    6200     0    RC0805
    C429   14275    6100     0    RC0805
    C430   14275    6000     0    RC0805
    C431   14275    5300     0    RC0805
    C432   14275    5200     0    RC0805
    C433   14275    5100     0    RC0805
    C434   14275    4400     0    RC0805
    C435   14275    4300     0    RC0805
    C436   14275    4200     0    RC0805
    C437   14275    5000     0    RC0805
    C438   14575    4850     0    RC0805
    C439   14575    4750     0    RC0805
    C440   14575    4650     0    RC0805
    C441   14575    4550     0    RC0805
    C442   14275    4500     0    RC0805
    C443   14275    4600     0    RC0805
    C444   14275    4700     0    RC0805
    C445   14275    4800     0    RC0805
    C446   14275    4900     0    RC0805
    C447   14575    4950     0    RC0805
    C448   14575    5050     0    RC0805
    C449   14575    5150     0    RC0805
    C450   14575    5250     0    RC0805
    C451   14275    4100     0    RC0805
    C452   14575    3950     0    RC0805
    C453   14575    3850     0    RC0805
    C454   14575    3750     0    RC0805
    C455   14575    3650     0    RC0805
    C456   14275    3600     0    RC0805
    C457   14275    3700     0    RC0805
    C458   14275    3800     0    RC0805
    C459   14275    3900     0    RC0805
    C460   14275    4000     0    RC0805
    C461   14575    4050     0    RC0805
    C462   14575    4150     0    RC0805
    C463   14575    4250     0    RC0805
    C464   14575    4350     0    RC0805
    C465   14275    5900     0    RC0805
    C466   14575    5750     0    RC0805
    C467   14575    5650     0    RC0805
    C468   14575    5550     0    RC0805
    C469   14575    5450     0    RC0805
    C470   14275    5400     0    RC0805
    C471   14275    5500     0    RC0805
    C472   14275    5600     0    RC0805
    C473   14275    5700     0    RC0805
    C474   14275    5800     0    RC0805
    C475   14575    5850     0    RC0805
    C476   14575    5950     0    RC0805
    C477   14575    6050     0    RC0805
    C478   14575    6150     0    RC0805
    C482    4825     625   180    RC0805
    C483    5450    8200   180    RC0805
    C486   10425    7375    90    RC0805
    C488  -16268    8825   270    RC0805
    C489    8530    9875   270    RC0805
    C492   11975   12700     0    RC0805
    C493   12300   12700   180    RC0805
    C523    5175     475   270    RC0805
    C524    5375     650   180    RC0805
    C525    5525     225     0    RC0805
    C526    4700     475   270    RC0805
    C527    4775   14075   180    RC0805
    C528  -14393    8975     0    RC0805
    C529  -14243    8925    90    RC0805
    C530    5500    7825   270    RC0805
    C531  -14768    8825   180    RC0805
      R1    5250    2975    90    RC0805
     R10    5250    7250    90    RC0805
     R11    5750    7575     0    RC0805
     R12    5750    3300     0    RC0805
     R14    4700    5125   270    RC0805
     R15    4700    5325   270    RC0805
     R18    4700    5500   270    RC0805
     R19    4700    5700   270    RC0805
     R22    4700    5875   270    RC0805
     R23    4700    6075   270    RC0805
     R26    4700    6250   270    RC0805
     R27    4700    6450   270    RC0805
     R30    4700     850   270    RC0805
     R31    4700    1050   270    RC0805
     R34    4700    1225   270    RC0805
     R35    4700    1425   270    RC0805
     R38    4700    1600   270    RC0805
     R39    4700    1800   270    RC0805
     R42    4700    1975   270    RC0805
     R43    4700    2175   270    RC0805
     R46    4700    6625   270    RC0805
     R47    4700    6825   270    RC0805
     R50    4700    7000   270    RC0805
     R51    4700    7200   270    RC0805
     R53    4700    2350   270    RC0805
     R54    4700    2550   270    RC0805
     R57    4700    2725   270    RC0805
     R58    4700    2925   270    RC0805
     R62    6275    6150     0    RC0805
     R63    6125    4900     0    RC0805
     R65    6225    1875     0    RC0805
     R66    6125     625     0    RC0805
     R91    5400   10150    90    RC0805
     R94    4725   11550    90    RC0805
     R95    5325   12325    90    RC0805
     R96    4675   11675     0    RC0805
    R109    7025   13050   270    RC0805
    R111   15675    9775   180    RC0805
    R200  -15743   13375    90    RC0805
    R201  -14943   13600     0    RC0805
    R202    4475   14000   180    RC0805
    R203  -15943    5450    90    RC0805
    R204    4800   12825   180    RC0805
    R205    7050   12925   180    RC0805
    R210  -15618   10650   270    RC0805
    R216  -14068    8775   180    RC0805
    R217  -14068    8550     0    RC0805
    R221    5325    3525    90    RC0805
    R222    4275    3225   270    RC0805
    R223    5325    7800    90    RC0805
    R224    4275    7500   270    RC0805
    R225    4950   13950     0    RC0805
    R226    4375   13600    90    RC0805
    R227    5325   12075    90    RC0805
    R228    4275   11775   270    RC0805
    R229    4675    7975   180    RC0805
    R230    4200    7500   270    RC0805
    R231    4200    3225   270    RC0805
    R232    4675    3700   180    RC0805
    R233    4675   12250   180    RC0805
    R234    4200   11775   270    RC0805
    R235  -15018    8675    90    RC0805
    R236  -14968    8475   180    RC0805
    R266    4475   13600   270    RC0805
    R267    7025   13300   270    RC0805
    R269    4625   13200   180    RC0805
    R271    5285   12205   180    RC0805
    R272    5450    8050   180    RC0805
    R273  -15068   13425   180    RC0805
    R276   15675    9650   180    RC0805
    R307   15675    9925   180    RC0805
    R308    5275    8125   180    RC0805
    R313    9250    9750   270    RC0805
    R315    9775    6800     0    RC0805
    R316    7900    6875    90    RC0805
    R327    7850   10750   180    RC0805
    R328   11225    8600   180    RC0805
    R330    8575   11625     0    RC0805
    R338    7050   12700   180    RC0805
    R343    4625   12900     0    RC0805
    R344    7050   12850   180    RC0805
    R346    4800   12975   180    RC0805
    R360  -15193    9500     0    RC0805
    R361   12200    9825    90    RC0805
    R362   12275    9825    90    RC0805
    R363   12425    9825    90    RC0805
    R364   12500    9825    90    RC0805
    R365   12650    9825    90    RC0805
    R366   12800    9825    90    RC0805
    R367   12950    9825    90    RC0805
    R368   13025    9825    90    RC0805
    R369   12875    9825    90    RC0805
    R370   12725    9825    90    RC0805
    R371   12350    9825    90    RC0805
    R372   12575    9825    90    RC0805
    R373   13100    9825    90    RC0805
    R374   13200    9825    90    RC0805
    R375   13275    9825    90    RC0805
    R376   13425    9825    90    RC0805
    R377   13500    9825    90    RC0805
    R378   13650    9825    90    RC0805
    R379   13800    9825    90    RC0805
    R380   13950    9825    90    RC0805
    R381   14025    9825    90    RC0805
    R382   13875    9825    90    RC0805
    R383   13725    9825    90    RC0805
    R384   13350    9825    90    RC0805
    R385   13575    9825    90    RC0805
    R386   14100    9825    90    RC0805
    R390   14425    6200     0    RC0805
    R391   14425    6100     0    RC0805
    R392   14425    6000     0    RC0805
    R393   14425    5300     0    RC0805
    R394   14425    5200     0    RC0805
    R395   14425    5100     0    RC0805
    R396   14425    4400     0    RC0805
    R397   14425    4300     0    RC0805
    R398   14425    4200     0    RC0805
    R399   14425    5000     0    RC0805
    R400   14725    4850     0    RC0805
    R401   14725    4750     0    RC0805
    R402   14725    4650     0    RC0805
    R403   14725    4550     0    RC0805
    R404   14425    4500     0    RC0805
    R405   14425    4600     0    RC0805
    R406   14425    4700     0    RC0805
    R407   14425    4800     0    RC0805
    R408   14425    4900     0    RC0805
    R409   14725    4950     0    RC0805
    R410   14725    5050     0    RC0805
    R411   14725    5150     0    RC0805
    R412   14725    5250     0    RC0805
    R413   14425    4100     0    RC0805
    R414   14725    3950     0    RC0805
    R415   14725    3850     0    RC0805
    R416   14725    3750     0    RC0805
    R417   14725    3650     0    RC0805
    R418   14425    3600     0    RC0805
    R419   14425    3700     0    RC0805
    R420   14425    3800     0    RC0805
    R421   14425    3900     0    RC0805
    R422   14425    4000     0    RC0805
    R423   14725    4050     0    RC0805
    R424   14725    4150     0    RC0805
    R425   14725    4250     0    RC0805
    R426   14725    4350     0    RC0805
    R427   14425    5900     0    RC0805
    R428   14725    5750     0    RC0805
    R429   14725    5650     0    RC0805
    R430   14725    5550     0    RC0805
    R431   14725    5450     0    RC0805
    R432   14425    5400     0    RC0805
    R433   14425    5500     0    RC0805
    R434   14425    5600     0    RC0805
    R435   14425    5700     0    RC0805
    R436   14425    5800     0    RC0805
    R437   14725    5850     0    RC0805
    R438   14725    5950     0    RC0805
    R439   14725    6050     0    RC0805
    R440   14725    6150     0    RC0805
    R442   13750   12925    90    RC0805
    R444  -15193    9575     0    RC0805
    R445   15675    9550   180    RC0805
    R446  -15193    9650     0    RC0805
    R447   16100    8825   270    RC0805
    R449  -15693   10650    90    RC0805
    R450  -15768   10650    90    RC0805
    R451  -15193    9425     0    RC0805
    R452  -15693    8825   270    RC0805
    R453    4650     625   180    RC0805
    R454    5275    8200   180    RC0805
    R455   16200   10625    90    RC0805
    R456  -15618    8825   270    RC0805
    R459   10500    7375   270    RC0805
    R461   16250    8825   270    RC0805
    R462  -15193    9725     0    RC0805
    R463  -16268    8650   270    RC0805
    R464    8425    9875    90    RC0805
    R465   16175    8825   270    RC0805
    R466   15675    9475   180    RC0805
    R467   15675    9400   180    RC0805
    R468  -15193    9350     0    RC0805
    R469  -14068    8700     0    RC0805
    R470  -14068    8625   180    RC0805
    R473  -15843   10650    90    RC0805
    R474  -14768    8475   180    RC0805
    R475    4250     450    90    RC0805
    R476    5225     650   180    RC0805
    R477    4350     450    90    RC0805
    R478    4450     450    90    RC0805
    R479    5700     225     0    RC0805
    R480    4275   13600    90    RC0805
    R481  -14393    8900   180    RC0805
    R483    9125    7250     0    RC0805
    R485    8725    9825   270    RC0805
    R487   10550   14125   180    RC0805
    R488  -15768    8825   270    RC0805
    R489  -16268   10700    90    RC0805
    R490    6275    3125     0    RC0805
    R491    6275    7400     0    RC0805
    R492  -14118   14250   180    RC0805
    R493  -14293   14250   180    RC0805
    R494  -14118     200   180    RC0805
    R495  -14293     200   180    RC0805
    R496    5775    6150   180    RC0805
    R497    5775    1875   180    RC0805
    R498    5775    7400   180    RC0805
    R499    5775    3125   180    RC0805
    R176  -16043    3637    90    RC1206
    R179    6050    7862   270    RC1206
    R185  -15693    8562   270    RC1206
    R188    9625   11447    90    RC1206
    R194  -15793    3637    90    RC1206
    R195  -15343    3637    90    RC1206
    R283  -16143    3637    90    RC1206
    R287  -15693    3637    90    RC1206
    R288    6150    7862   270    RC1206
    R296  -15793    8562   270    RC1206
    R299  -15443    3637    90    RC1206
    R302    9710   11447    90    RC1206
      J4  -15393    3325     0      RING
      J5  -16093    3325     0      RING
      J6  -15743    3325     0      RING
     U78    4975    3500    90    SOIC16
     U79    4975    7775    90    SOIC16
     U80    4975   12050    90    SOIC16
     U81    5425     425    90    SOIC16
     U93    4725   13825     0    SOIC16
     U83  -14818    8650     0     SOIC8
     U47   12650    7862   270     SOJ28
     U48   12650    8337   270     SOJ28
     U49   12650    8812   270     SOJ28
     U50   12650    9287   270     SOJ28
     U51   13650    7862   270     SOJ28
     U52   13650    8337   270     SOJ28
     U53   13650    8812   270     SOJ28
     U54   13650    9287   270     SOJ28
    UA71  -15405   13050   180     SOL24
    UA72  -15480    6325   180     SOL24
    UB71  -15405   13825   180     SOL24
    UB72  -15480    7075   180     SOL24
     U84  -14280   13812     0    SSOP48
     U85  -14280    6712     0    SSOP48
     U86  -14280   13162     0    SSOP48
     U87  -14280   11212     0    SSOP48
     U88  -14280    8062     0    SSOP48
     U89  -14280   12512     0    SSOP48
     U90  -14280   11862     0    SSOP48
     U26   10900    5800     0    TSOJ32
     U27   11475    5800     0    TSOJ32
     U28   11600   11400    90    TSOJ32
     U29   11600   10825    90    TSOJ32
     U30   11600   10250    90    TSOJ32
     U31   10900    4900     0    TSOJ32
     U32   11475    4900     0    TSOJ32
     U33   12625    4000     0    TSOJ32
     U34   12050    4000     0    TSOJ32
     U35   12050    5800     0    TSOJ32
     U36   12625    5800     0    TSOJ32
     U37   13775    4900     0    TSOJ32
     U38   13200    4900     0    TSOJ32
     U39   10900    4000     0    TSOJ32
     U40   11475    4000     0    TSOJ32
     U41   12625    4900     0    TSOJ32
     U42   12050    4900     0    TSOJ32
     U43   13775    5800     0    TSOJ32
     U44   13200    5800     0    TSOJ32
     U45   13775    4000     0    TSOJ32
     U46   13200    4000     0    TSOJ32
     U55    7425   13050   180    TSOJ32
     U56    8125   13050   180    TSOJ32
     U57    8825   13050   180    TSOJ32
     U58    5175   13050   180    TSOJ32
     U59    5750   13050   180    TSOJ32
     U60    6325   13050   180    TSOJ32
$SMD-BOTTOM
     FM4   -7000     500   180     FMARK
     FM5   14767     500   180     FMARK
     FM6   14767   14200   180     FMARK
     C13   -8675    5970     0    RC0805
     C15   -9050    6075    90    RC0805
     C17   -6550    6675   270    RC0805
     C18   -5975    6325   180    RC0805
     C19   -6550    6425   270    RC0805
     C20   -5600    6850    90    RC0805
     C21   -6350    7250   180    RC0805
     C22   -6550    6975   270    RC0805
     C23   -5750    5100   270    RC0805
     C24   -6025    5725    90    RC0805
     C25   -5750     825   270    RC0805
     C26   -6025    1450    90    RC0805
     C27   -6550    2400   270    RC0805
     C28   -5975    2050   180    RC0805
     C29   -6550    2150   270    RC0805
     C30   -5600    2575    90    RC0805
     C31   -6350    2975   180    RC0805
     C32   -6550    2700   270    RC0805
     C33   -6550    1150   270    RC0805
     C34   -5975     800   180    RC0805
     C35   -6550     900   270    RC0805
     C36   -6150    2975   180    RC0805
     C37   -6350    1725   180    RC0805
     C38   -6550    1450   270    RC0805
     C40   -5600    1325    90    RC0805
     C42   -6150    1725   180    RC0805
     C45   -6150    6000   180    RC0805
     C46   -6150    7250   180    RC0805
     C47   -5825    5100   270    RC0805
     C48   -5825     825   270    RC0805
     C49   -8100    6850     0    RC0805
     C50   -8100    6600   180    RC0805
     C52   -8775    6850   180    RC0805
     C53   -9375    6850   180    RC0805
     C55   -8450    5850   180    RC0805
     C56   -8100    5850     0    RC0805
     C59   -9375    6100   180    RC0805
     C60   -9375    5850     0    RC0805
     C61   -8875    5815   180    RC0805
     C62  -10275    9025   270    RC0805
     C63   -9625    9225    90    RC0805
     C64  -10075    9400   180    RC0805
     C65   -8125   10275     0    RC0805
     C66   -9400   10600     0    RC0805
     C68   -9400   11275   180    RC0805
     C69   -9025   11275     0    RC0805
     C70   -8125   10950   180    RC0805
     C71   -8625   11275     0    RC0805
     C72   -8125   11275   180    RC0805
     C73   -8700   10275     0    RC0805
     C74   -9400   10275   180    RC0805
     C75   -5700    9225   270    RC0805
     C76   -5700    9550   270    RC0805
     C77   -6075    9750     0    RC0805
     C78   -5700   10125   270    RC0805
     C79   -5700   10450   270    RC0805
     C80   -6075   10650     0    RC0805
     C81   -6075    8850     0    RC0805
     C82   -5700    8650   270    RC0805
     C83   -5700    8325   270    RC0805
     C84   -5700   11025   270    RC0805
     C85   -5700   11350   270    RC0805
     C86   -6075   11550     0    RC0805
     C87   -5700   11925   270    RC0805
     C88   -5700   12250   270    RC0805
     C89   -6075   12450     0    RC0805
     C98  -11100    5800   270    RC0805
     C99  -10700    5800    90    RC0805
    C100  -11600   10050   180    RC0805
    C101  -11600   10450     0    RC0805
    C102  -11275    5800    90    RC0805
    C103  -11675    5800   270    RC0805
    C104  -11600   11200   180    RC0805
    C105  -11600   10625   180    RC0805
    C106  -11600   11025     0    RC0805
    C107  -11600   11600     0    RC0805
    C109   -9900    7675   180    RC0805
    C110  -10250    7875    90    RC0805
    C111  -10730    4900    90    RC0805
    C112  -11100    4900   270    RC0805
    C113  -11275    4900    90    RC0805
    C114  -11675    4900   270    RC0805
    C115  -11850    5800    90    RC0805
    C116  -12250    5800   270    RC0805
    C117  -12425    5800    90    RC0805
    C118  -12825    5800   270    RC0805
    C119  -10700    4000    90    RC0805
    C120  -11100    4000   270    RC0805
    C121  -11275    4000    90    RC0805
    C122  -11675    4000   270    RC0805
    C123  -13000    5800    90    RC0805
    C124  -13400    5800   270    RC0805
    C125  -13575    5800    90    RC0805
    C126  -13975    5800   270    RC0805
    C127  -11850    4000    90    RC0805
    C128  -12250    4000   270    RC0805
    C129  -12425    4000    90    RC0805
    C130  -12825    4000   270    RC0805
    C131  -13000    4900    90    RC0805
    C132  -13400    4900   270    RC0805
    C133  -13575    4900    90    RC0805
    C134  -13975    4900   270    RC0805
    C135  -11850    4900    90    RC0805
    C136  -12250    4900   270    RC0805
    C137  -12425    4900    90    RC0805
    C138  -12825    4900   270    RC0805
    C139  -13000    4000    90    RC0805
    C140  -13400    4000   270    RC0805
    C141  -13575    4000    90    RC0805
    C142  -13975    4000   270    RC0805
    C153   -7115   13050   270    RC0805
    C154   -7735   13050    90    RC0805
    C157   -7815   13050   270    RC0805
    C158   -8435   13050    90    RC0805
    C161   -8515   13050   270    RC0805
    C162   -9135   13050    90    RC0805
    C163   -4975   13050    90    RC0805
    C164   -5375   13050   270    RC0805
    C165   -5950   13050   270    RC0805
    C166   -5550   13050    90    RC0805
    C167   -6525   13050   270    RC0805
    C168   -6125   13050    90    RC0805
    C169  -11225   13175   180    RC0805
    C170  -11225   13750   180    RC0805
    C171  -10675   13750   180    RC0805
    C172   -9950   13750     0    RC0805
    C173  -11225   12800     0    RC0805
    C174   -9950   12800     0    RC0805
    C175  -10710   12800   180    RC0805
    C176  -10325   12800   180    RC0805
    C177   -9950   13550     0    RC0805
    C179   -8100    4825     0    RC0805
    C180   -8100    3825     0    RC0805
    C181   -8100    4575   180    RC0805
    C182   -9375    4825   180    RC0805
    C183   -8775    4825   180    RC0805
    C185   -9375    4075     0    RC0805
    C186   -9375    3825     0    RC0805
    C187   -8875    3825   180    RC0805
    C188   -8450    3825   180    RC0805
    C255  -15975    9675    90    RC0805
    C256  -15975   10200    90    RC0805
    C257  -16075    9100     0    RC0805
    C258   16368    9100   180    RC0805
    C259   15493   10275    90    RC0805
    C260   16043   10375     0    RC0805
    C261   15493    9175    90    RC0805
    C262   15493    9450   270    RC0805
    C263   15493    9800   270    RC0805
    C264  -15975    9375   270    RC0805
    C278  -13615    6970    90    RC0805
    C279  -14075    7175   270    RC0805
    C280  -13925    6825   270    RC0805
    C281  -10675    8150    90    RC0805
    C283  -11325    7950   270    RC0805
    C284  -11150    6825   270    RC0805
    C285  -11150    7175   270    RC0805
    C286  -10840    6970    90    RC0805
    C287  -11765    6970    90    RC0805
    C288  -12075    6825   270    RC0805
    C289  -12075    7175   270    RC0805
    C290  -12690    6970    90    RC0805
    C291  -13000    7175   270    RC0805
    C292  -13000    6825   270    RC0805
    C306  -12975    7775    90    RC0805
    C307  -12975    8200    90    RC0805
    C308  -12975    8650    90    RC0805
    C309  -12975    9125    90    RC0805
    C310  -13975    7775    90    RC0805
    C311  -13975    8175    90    RC0805
    C312  -13975    8650    90    RC0805
    C313  -13975    9125    90    RC0805
    C314  -11575    9325   180    RC0805
    C315  -10675    9175   270    RC0805
    C316  -10875    8025   180    RC0805
    C317  -10875    8100   180    RC0805
    C318  -10675    9025    90    RC0805
    C319  -10975    9400   270    RC0805
    C320  -11075    7925   270    RC0805
    C321  -10875    7875     0    RC0805
    C322   -6550    5175   270    RC0805
    C323   -5600    5600    90    RC0805
    C324   -5975    5075   180    RC0805
    C325   -6550    5425   270    RC0805
    C326   -6550    5725   270    RC0805
    C327   -6350    6000   180    RC0805
    C328   -9775   13375   180    RC0805
    C329   -6075    6925   180    RC0805
    C330  -11525    5100   180    RC0805
    C331  -12675    6000   180    RC0805
    C332  -11525    4200   180    RC0805
    C333  -13825    6000   180    RC0805
    C334  -12675    4200   180    RC0805
    C335  -13825    5100   180    RC0805
    C336  -12675    5100   180    RC0805
    C337  -13825    4200   180    RC0805
    C338  -11525    6000   180    RC0805
    C339  -11325   11550    90    RC0805
    C340  -11400   11550    90    RC0805
    C345   -7115   13300   270    RC0805
    C350  -10775    9175    90    RC0805
    C351  -11125    9400    90    RC0805
    C353  -10105   13475   180    RC0805
    C354   -8975   10600   180    RC0805
    C357   -6075   12625   180    RC0805
    C358   -6050   11825    90    RC0805
    C360  -10950    5100     0    RC0805
    C361  -12100    6000     0    RC0805
    C362  -10950    4200     0    RC0805
    C363  -13250    6000     0    RC0805
    C364  -12100    4200     0    RC0805
    C365  -13250    5100     0    RC0805
    C366  -12100    5100     0    RC0805
    C367  -13250    4200     0    RC0805
    C368  -10950    6000     0    RC0805
    C370  -11050    8750     0    RC0805
    C372   -6450   11765    90    RC0805
    C375   -9575   10675   180    RC0805
    C376  -10325   10625     0    RC0805
    C377  -14150    6625     0    RC0805
    C378  -10050    7475     0    RC0805
    C379   -9850    7475   180    RC0805
    C382   -7050   12925   180    RC0805
    C386   -8250    4725     0    RC0805
    C387   -8525    4725   180    RC0805
    C388   -8525    4650   180    RC0805
    C389   -8725    4320   180    RC0805
    C390   -7975    6075   180    RC0805
    C391   -8250    4650     0    RC0805
    C392   -8250    4475     0    RC0805
    C393   -8500    4475   180    RC0805
    C394   -8500    4400   180    RC0805
    C395  -14150    6775   180    RC0805
    C396   -8250    4250     0    RC0805
    C397   -8250    4400     0    RC0805
    C398  -11775   11600   180    RC0805
    C425  -11575    9400   180    RC0805
    C426  -11575    9250   180    RC0805
    C427  -11575    9175   180    RC0805
    C479  -11350    8750     0    RC0805
    C480   -5700    3400     0    RC0805
    C481   -6175    1450    90    RC0805
    C484  -10920    7140    90    RC0805
    C485  -12625    4710     0    RC0805
    C487  -12050    4710     0    RC0805
    C490   -4575    7200   270    RC0805
    C491   -4575    2925   270    RC0805
    C495   14468   13900    90    RC0805
    C496   14093   13900    90    RC0805
    C497   14468   13725   270    RC0805
    C498   14093   13725   270    RC0805
    C499   14093   13075   270    RC0805
    C500   14468   13075   270    RC0805
    C501   14093   13250    90    RC0805
    C502   14468   13250    90    RC0805
    C503   14093   12425   270    RC0805
    C504   14468   12425   270    RC0805
    C505   14093   12600    90    RC0805
    C506   14468   12600    90    RC0805
    C507   14468   11950    90    RC0805
    C508   14093   11950    90    RC0805
    C509   14468   11775   270    RC0805
    C510   14093   11775   270    RC0805
    C511   14093   11125   270    RC0805
    C512   14468   11125   270    RC0805
    C513   14093   11300    90    RC0805
    C514   14468   11300    90    RC0805
    C515   14093    7975   270    RC0805
    C516   14468    7975   270    RC0805
    C517   14093    8150    90    RC0805
    C518   14468    8150    90    RC0805
    C519   14093    6625   270    RC0805
    C520   14468    6625   270    RC0805
    C521   14093    6800    90    RC0805
    C522   14468    6800    90    RC0805
    C532  -14150    6700     0    RC0805
    C533  -13425    6700   270    RC0805
    C534  -13375    6925    90    RC0805
    C535  -14150    6975   180    RC0805
      R4   -4700    7200    90    RC0805
      R7   -4700    2925    90    RC0805
      R8   -8900    5975   180    RC0805
      R9   -8515    5970   180    RC0805
     R13   -4700    5125    90    RC0805
     R16   -4700    5325    90    RC0805
     R17   -4700    5500    90    RC0805
     R20   -4700    5700    90    RC0805
     R21   -4700    5875    90    RC0805
     R24   -4700    6075    90    RC0805
     R25   -4700    6250    90    RC0805
     R28   -4700    6450    90    RC0805
     R29   -4700     850    90    RC0805
     R32   -4700    1050    90    RC0805
     R33   -4700    1225    90    RC0805
     R36   -4700    1425    90    RC0805
     R37   -4700    1600    90    RC0805
     R40   -4700    1800    90    RC0805
     R41   -4700    1975    90    RC0805
     R44   -4700    2175    90    RC0805
     R45   -4700    6625    90    RC0805
     R48   -4700    6825    90    RC0805
     R49   -4700    7000    90    RC0805
     R52   -4700    2350    90    RC0805
     R55   -4700    2550    90    RC0805
     R56   -4700    2725    90    RC0805
     R59   -6100    5725    90    RC0805
     R60   -5750     975    90    RC0805
     R61   -6025    1275   270    RC0805
     R64   -5975    5300   270    RC0805
     R67   -5975    1025   270    RC0805
     R68   -5750    5250    90    RC0805
     R69   -5825    5250    90    RC0805
     R70   -5825     975    90    RC0805
     R71  -10730    5060    90    RC0805
     R72  -11850    5960    90    RC0805
     R73  -10700    4160    90    RC0805
     R74  -13000    5960    90    RC0805
     R75  -11850    4160    90    RC0805
     R76  -13000    5060    90    RC0805
     R77  -11850    5060    90    RC0805
     R78  -13000    4160    90    RC0805
     R79  -10700    5960    90    RC0805
     R80   -8825    7500    90    RC0805
     R81   -8925    7500    90    RC0805
     R82   -9025    7500    90    RC0805
     R83   -9125    7500    90    RC0805
     R84   -5950    5725   270    RC0805
     R85   -6075    7025     0    RC0805
     R86   -6100    1450   270    RC0805
     R87   -5950    1450   270    RC0805
     R88  -11200   11600   180    RC0805
     R89  -11600   11675     0    RC0805
     R90   -9625    9075    90    RC0805
     R97  -11775   11200     0    RC0805
     R98  -11775   10625     0    RC0805
     R99  -11775   10050     0    RC0805
    R100  -12900    8650    90    RC0805
    R101  -12900    9125    90    RC0805
    R102  -13900    9125    90    RC0805
    R103  -13900    8650    90    RC0805
    R104  -13900    8175    90    RC0805
    R105  -13900    7775    90    RC0805
    R106  -12900    7775    90    RC0805
    R107  -12900    8200    90    RC0805
    R108   -6035   13050    90    RC0805
    R206   -7050   12775     0    RC0805
    R207  -13450    6925    90    RC0805
    R208   -5700    3550     0    RC0805
    R209   -5700   11750    90    RC0805
    R211   -8840    4440    90    RC0805
    R212  -10475   13550   180    RC0805
    R213  -12250    4750   270    RC0805
    R214  -12825    4750   270    RC0805
    R237  -13050    7775   270    RC0805
    R238  -12975    8050    90    RC0805
    R239  -12975    8500    90    RC0805
    R240  -12975    8975    90    RC0805
    R241  -14050    7775   270    RC0805
    R242  -13975    8025    90    RC0805
    R243  -13975    8500    90    RC0805
    R244  -13975    8975    90    RC0805
    R245  -11725    9325   180    RC0805
    R246  -10675    9325   270    RC0805
    R247  -11100    8100   180    RC0805
    R248  -11100    8175   180    RC0805
    R249  -10675    8875    90    RC0805
    R250  -11050    9400    90    RC0805
    R251  -11150    7925    90    RC0805
    R252  -10875    7950     0    RC0805
    R253   -9775   13475   180    RC0805
    R254   -6225    6975    90    RC0805
    R255  -11675    5060    90    RC0805
    R256  -12825    5960    90    RC0805
    R257  -11675    4160    90    RC0805
    R258  -13975    5960    90    RC0805
    R259  -12825    4160    90    RC0805
    R260  -13975    5060    90    RC0805
    R261  -12825    5060    90    RC0805
    R262  -13975    4160    90    RC0805
    R263  -11675    5960    90    RC0805
    R264  -11200   11500     0    RC0805
    R265  -11360   11435     0    RC0805
    R268   -7025   13300    90    RC0805
    R270  -10475   13475   180    RC0805
    R275   -9625    8925   270    RC0805
    R305   -9950   13475   180    RC0805
    R306   -8800   10600   180    RC0805
    R309   -5975    6575   270    RC0805
    R310   -5975    2300   270    RC0805
    R311   -6075   12700     0    RC0805
    R312   -6050   12000    90    RC0805
    R314   -8600    7175   180    RC0805
    R317   -8350    5500     0    RC0805
    R318  -11100    5060   270    RC0805
    R319  -12250    5960   270    RC0805
    R320  -11100    4160   270    RC0805
    R321  -13400    5960   270    RC0805
    R322  -12250    4160   270    RC0805
    R323  -13400    5060   270    RC0805
    R324  -12250    5060   270    RC0805
    R325  -13400    4160   270    RC0805
    R326  -11100    5960   270    RC0805
    R329   -6450   11920    90    RC0805
    R331  -11200    8750     0    RC0805
    R332   -9400   10675   180    RC0805
    R333  -10500   10625     0    RC0805
    R334  -14300    6625     0    RC0805
    R335  -13050    8050    90    RC0805
    R336   -9850    7400     0    RC0805
    R337  -10050    7400   180    RC0805
    R339   -7025   13050    90    RC0805
    R345   -7050   12850     0    RC0805
    R347   -8675    4725   180    RC0805
    R348   -8675    4650   180    RC0805
    R349   -8765    4440   270    RC0805
    R350   -8100    4725     0    RC0805
    R351   -8150    6075   180    RC0805
    R352   -8100    4650     0    RC0805
    R353   -8650    4475   180    RC0805
    R354   -8650    4400   180    RC0805
    R355  -14300    6775   180    RC0805
    R356   -8100    4475     0    RC0805
    R357   -8100    4250     0    RC0805
    R358   -8100    4400     0    RC0805
    R359  -11950   11600   180    RC0805
    R387  -11725    9400   180    RC0805
    R388  -11725    9250   180    RC0805
    R389  -11725    9175   180    RC0805
    R441  -11350    8675   180    RC0805
    R443   -5525    3400     0    RC0805
    R448   -6175    1275    90    RC0805
    R457  -10920    6970    90    RC0805
    R458  -12425    4750   270    RC0805
    R460  -11850    4750   270    RC0805
    R471   -4500    7200   270    RC0805
    R472   -4500    2925   270    RC0805
    R482   -8775    6775   180    RC0805
    R484   -8700   10200     0    RC0805
    R486  -10250   13750     0    RC0805
    R500  -14300    6700     0    RC0805
    R501  -13350    6700    90    RC0805
    R502  -13300    6925   270    RC0805
    R503  -14300    6975   180    RC0805
    R172   -9450    8887   270    RC1206
    R173   -9887    8250   180    RC1206
    R174  -10237    7675   180    RC1206
    R175   -6375    9212   270    RC1206
    R177  -10112   13370     0    RC1206
    R178  -10962    7675     0    RC1206
    R180  -10112   13225     0    RC1206
    R181   -9887    8075   180    RC1206
    R182  -10575    7487    90    RC1206
    R183   -5780    1417    90    RC1206
    R184   -6012    7600   180    RC1206
    R186  -10112   13100     0    RC1206
    R187  -13712    6550   180    RC1206
    R190  -10737    7675   180    RC1206
    R192  -13237   13250   180    RC1206
    R193  -15312   13800   180    RC1206
    R196  -11925   13562   270    RC1206
    R197  -15237   13150   180    RC1206
    R198  -14237   13250   180    RC1206
    R199  -12087   13800     0    RC1206
    R277  -15087   13800     0    RC1206
    R278   -9350    8887   270    RC1206
    R279   -9887    8350   180    RC1206
    R280  -10237    7575   180    RC1206
    R281  -15237   13250   180    RC1206
    R282   -6375    8987    90    RC1206
    R284  -10587   13370   180    RC1206
    R285  -11187    7675   180    RC1206
    R289  -13237   13150   180    RC1206
    R290  -10587   13285   180    RC1206
    R291   -9887    7975   180    RC1206
    R292  -10575    7712   270    RC1206
    R293   -5865    1417    90    RC1206
    R294   -6012    7500   180    RC1206
    R295  -12025   13562   270    RC1206
    R297  -14237   13150   180    RC1206
    R298  -12087   13900     0    RC1206
    R300  -10587   13100   180    RC1206
    R301  -13712    6450   180    RC1206
    R304  -10675    7837   270    RC1206
     U61   -7425   13050   180    TSOJ32
     U62   -8125   13050   180    TSOJ32
     U63   -8825   13050   180    TSOJ32
$END
