Date: December 11, 1998 Sheet 2 of 18

Size Document Number REV

B Inbus.Sch

Title

Line Receivers tel 050 778060

I-56023 Visignano (PI)

Via Pieroni, 36

Studio Associato Eclipse

R10 Rs

RFIFO8

RFIFO9

RFIFO10

RFIFO11

RFIFO22

RDA8

RDA9

RDA10

RDA11

/RDA8

/RDA9

/RDA10

/RDA11

RDA22 /RDA22

IRDS

ERDS /ERDS

VCC

1A 2 1B 1 2A 6 2B 7 3A 10 3B 9 4A 14 4B 15 G 12 G 4

1Y 3

2Y 5

3Y 11

4Y 13

U9

DS90C032TM 1A 2 1B 1 2A 6 2B 7 3A 10 3B 9 4A 14 4B 15 G 12 G 4

1Y 3

2Y 5

3Y 11

4Y 13

U10

DS90C032TM

RFIFO0

RFIFO1

RFIFO2

RFIFO3

RFIFO4

RFIFO5

RFIFO6

RFIFO7

RFIFO14

RFIFO15

RFIFO18

RFIFO19

RDA4

RDA5

RDA6

RDA7

RDA18

RDA19

/RDA4

/RDA5

/RDA6

/RDA7

/RDA18

/RDA19

VCC

1A 2 1B 1 2A 6 2B 7 3A 10 3B 9 4A 14 4B 15 G 12 G 4

1Y 3

2Y 5

3Y 11

4Y 13

U8

DS90C032TM 1A 2 1B 1 2A 6 2B 7 3A 10 3B 9 4A 14 4B 15 G 12 G 4

1Y 3

2Y 5

3Y 11

4Y 13

U5

DS90C032TM

RDA0 /RDA0

RDA1 /RDA1

RDA2 /RDA2

RDA3 /RDA3

RDA14

RDA15 /RDA15

/RDA0 /RDA1 /RDA2 /RDA3 /RDA4 /RDA5 /RDA6 /RDA7 /RDA8 /RDA9 /RDA10 /RDA11 /RDA12 /RDA13 /RDA14 /RDA15 /RDA16 /RDA17 /RDA18 /RDA19 /RDA20 /RDA21

VCC

1A 2 1B 1 2A 6 2B 7 3A 10 3B 9 4A 14 4B 15 G 12 G 4

1Y 3

2Y 5

3Y 11

4Y 13

U1

DS90C032TM 1A 2 1B 1 2A 6 2B 7 3A 10 3B 9 4A 14 4B 15 G 12 G 4

1Y 3

2Y 5

3Y 11

4Y 13

U2

DS90C032TM

R13 100 R14 100 R15 100 R16 100 R17 100 R18 100 R19 100 R20 100 R21 100 R22 100 R23 100 R24 100 R25 100 R26 100 R27 100 R28 100 R45 100 R46 100 R47 100 R48 100 R49 100 R50 100 R51 100

RDA0

RDA1

RDA2

RDA3

RDA4

RDA5

RDA6

RDA7

RDA8

RDA9

RDA10

RDA11

RDA12

RDA13

RDA14

RDA15

RDA16

RDA17

RDA18

RDA19

RDA20

/RDA0

/RDA1

/RDA2

/RDA3

/RDA4

/RDA5

/RDA6

/RDA7

/RDA8

/RDA9

/RDA10

/RDA11

/RDA12

/RDA13

/RDA14

/RDA15

/RDA16

/RDA17

/RDA18

/RDA19

/RDA20

RDA0 RDA1 RDA2 RDA3 RDA4 RDA5 RDA6 RDA7 RDA8 RDA9 RDA10 RDA11 RDA12 RDA13 RDA14 RDA15 RDA16 RDA17 RDA18 RDA19 RDA20

RDA21

/RDA21 RDA21

A1 B1 A3 B3 A5 B5 A7 B7 A9 B9 A11 B11 A13 B13 A15 B15 A17 B17 A19 B19 A21 B21 A23 B23 A25

A2 B2 A4 B4 A6 B6 A8 B8 A10 B10 A12 B12 A14 B14 A16 B16 A18 B18 A20 B20 A22 B22 A24 B24 A26 B25 B26

J1

KEL 8830E-052-170L

R29 100 R30 100 R31 100 R32 100 R33 100 R34 100 R35 100 R36 100 R37 100 R38 100 R39 100 R40 100 R41 100 R42 100 R43 100 R44 100

R4 100 R471 1K

C490 470p

HDA0

HDA1

HDA2

HDA3

HDA4

HDA5

HDA6

HDA7

HDA8

HDA9

HDA10

HDA11

HDA12

HDA13

HDA15

/HDA0

/HDA1

/HDA2

/HDA3

/HDA4

/HDA5

/HDA6

/HDA7

/HDA8

/HDA9

/HDA10

/HDA11

/HDA12

/HDA13

/HDA15

HDA0 HDA1 HDA2 HDA3 HDA4 HDA5 HDA6 HDA7 HDA8 HDA9 HDA10 HDA11 HDA12 HDA13 HDA14

RDA22

/RDA22

RDA22

RHOLD

/RHOLD

ERDS

/ERDS ERDS

A1 B1 A3 B3 A5 B5 A7 B7 A9 B9 A11 B11 A13 B13 A15 B15 A17 B17 A19 B19 A21 B21 A23 B23 A25

A2 B2 A4 B4 A6 B6 A8 B8 A10 B10 A12 B12 A14 B14 A16 B16 A18 B18 A20 B20 A22 B22 A24 B24 A26 B25 B26

J2

KEL 8830E-052-170L

RDA12

RDA13

/RDA12

/RDA13

/RDA14

HDA0 /HDA0

HDA1 /HDA1

HDA2 /HDA2

HDA3 /HDA3

/HDA0 /HDA1 /HDA2 /HDA3 /HDA4 /HDA5 /HDA6 /HDA7 /HDA8 /HDA9 /HDA10 /HDA11 /HDA12 /HDA13 /HDA14

/RDA22 /ERDS

VCC

1A 2 1B 1 2A 6 2B 7 3A 10 3B 9 4A 14 4B 15 G 12 G 4

1Y 3

2Y 5

3Y 11

4Y 13

U3

DS90C032TM

RFIFO12

RFIFO13

RFIFO16

RFIFO17

HFIFO0

HFIFO1

HFIFO2

HFIFO3

HFIFO4

HFIFO5

HFIFO6

HFIFO7

RDA16

RDA17

/RDA16

/RDA17

HDA4

HDA5

HDA6

HDA7

/HDA4

/HDA5

/HDA6

/HDA7

VCC

1A 2 1B 1 2A 6 2B 7 3A 10 3B 9 4A 14 4B 15 G 12 G 4

1Y 3

2Y 5

3Y 11

4Y 13

U6

DS90C032TM

HFIFO8

HFIFO9

HFIFO10

HFIFO11

RFIFO20

RFIFO21

HDA8

HDA9

HDA10

HDA11

/HDA8

/HDA9

/HDA10

/HDA11

RDA20 /RDA20

RDA21 /RDA21

VCC

1A 2 1B 1 2A 6 2B 7 3A 10 3B 9 4A 14 4B 15 G 12 G 4

1Y 3

2Y 5

3Y 11

4Y 13

U11

DS90C032TM

R1 Rs

HFIFO20

HFIFO21

HFIFO22

HDA20 /HDA20

HDA21 /HDA21

HDA22 /HDA22

IHDS

EHDS /EHDS

VCC

VCC

1A 2 1B 1 2A 6 2B 7 3A 10 3B 9 4A 14 4B 15 G 12 G 4

1Y 3

2Y 5

3Y 11

4Y 13

U12

DS90C032TM 1 2 3 U14A

CD74AC32M

HFIFO12

HFIFO13

HFIFO14

HFIFO15

HFIFO16

HFIFO17

HFIFO18

HFIFO19

HDA16

HDA17

HDA18

HDA19

/HDA16

/HDA17

/HDA18

/HDA19

/HHOLD

VCC

VCC

/RHF /RHOLD

1A 2 1B 1 2A 6 2B 7 3A 10 3B 9 4A 14 4B 15 G 12 G 4

1Y 3

2Y 5

3Y 11

4Y 13

U7

DS90C032TM 1A 1 2A 7 3A 9 4A 15 G 12 G 4

1Y 2 1Z 3

2Y 6 2Z 5

3Y 10 3Z 11

4Y 14 4Z 13

U98

DS90C031TM

C6 100n

HDA12

HDA13

HDA14

HDA15

/HDA12

/HDA13

/HDA14

/HDA15

/HDA15 /HDA16 /HDA17 /HDA18 /HDA19 /HDA20 /HDA21 /HDA22 /EHDS

VCC

VCC

VCC

/HHF

C41 100n

VCC

1A 2 1B 1 2A 6 2B 7 3A 10 3B 9 4A 14 4B 15 G 12 G 4

1Y 3

2Y 5

3Y 11

4Y 13

U4

DS90C032TM 1A 1 2A 7 3A 9 4A 15 G 12 G 4

1Y 2 1Z 3

2Y 6 2Z 5

3Y 10 3Z 11

4Y 14 4Z 13

U13

DS90C031TM

R52 100 R53 100 R54 100 R55 100 R56 100 R57 100 R58 100

C14 100n C2 100n C3 100n C1 100n C7 100n C5 100n

R7 100 R472 1K

C491 470p

HDA14

HDA16

HDA17

HDA18

HDA19

HDA20

/HDA14

/HDA16

/HDA17

/HDA18

/HDA19

/HDA20

HDA15 HDA16 HDA17 HDA18 HDA19 HDA20

HDA21

HDA22

/HDA21

/HDA22

HDA21 HDA22

HHOLD /HHOLD

EHDS

EHDS /EHDS

VCC VCC VCC

VCC VCC VCC

Serve a rispettare la specifica CDFR/4578 che vuole su HHOLD e RHOLD un segnale attivo alto

Si noti l’inversione tra HHOLD e /HHOLD e tra RHOLD e /RHOLD

C13 Cp R9 Rp R8 Rp

C15 Cp

C12 100n C8 100n C10 100n C9 100n C11 100n C4 100n

/HHF /RHF

VCC VCC VCC VCC VCC VCC C16 100n

VCC

VCC

VCC C530 100n

/RDS

HHOLD RHOLD

VCC

/RDSL

/HDS

/HDSL 12 13 11 U96D

CD74AC32M

12 13 11 U14D

CD74AC32M

R11 Rs

R12 Rs

/RDS

/HDS

IRDS

IHDS 1 2 3 U96A

CD74AC32M