Date: April 13, 1999 Sheet 18 of 18

Size Document Number REV B ConnP0P3.Sch

Title Connector P3 - ID Prom tel 050 778060

I-56023 Visignano (PI)

Via Pieroni, 36

Studio Associato Eclipse

R492 1M

STRP1

Top Discharge Strip

R493 1M

TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6 TP7

A1 A1 A2 A2 A3 A3 A4 A4 A5 A5 A6 A6 A7 A7 A8 A8 A9 A9 A10 A10 A11 A11 A12 A12 A13 A13 A14 A14 A15 A15 A16 A16 A17 A17 A18 A18 A19 A19 B1 B1 B2 B2 B3 B3 B4 B4 B5 B5 B6 B6 B7 B7 B8 B8 B9 B9 B10 B10

B11 B11 B12 B12 B13 B13 B14 B14 B15 B15 B16 B16

C1 C1 C2 C2 C3 C3 C4 C4 C5 C5 C6 C6 C7 C7 C8 C8 C9 C9 C10 C10 C11 C11 C12 C12 C13 C13 C14 C14 C15 C15 C16 C16 C17 C17 C18 C18 C19 C19

B17 B17 B18 B18 B19 B19 D1 D1 D2 D2 D3 D3 D4 D4 D5 D5 D6 D6 D7 D7 D8 D8 D9 D9 D10 D10 D11 D11 D12 D12 D13 D13 D14 D14 D15 D15 D16 D16 D17 D17 D18 D18 D19 D19

E1 E1 E2 E2 E3 E3 E4 E4 E5 E5 E6 E6 E7 E7 E8 E8 E9 E9 E10 E10 E11 E11 E12 E12 E13 E13 E14 E14 E15 E15 E16 E16 E17 E17 E18 E18 E19 E19

P0

Conn Vme64-95P (a+b+c+d+e) 90 Fe ma l e

+5VCONN +5VCONN A1 A1 A2 A2 A3 A3 A4 A4 A5 A5 A6 A6 A7 A7 A8 A8 A9 A9 A10 A10 A11 A11 A12 A12 A13 A13 A14 A14 A15 A15 A16 A16 A17 A17 A18 A18 A19 A19 A20 A20 A21 A21 A22 A22 A23 A23 A24 A24 A25 A25 A26 A26 A27 A27 A28 A28 A29 A29 A30 A30 A31 A31 A32 A32 B1 B1 B2 B2 B3 B3 B4 B4 B5 B5 B6 B6 B7 B7 B8 B8 B9 B9 B10 B10 B11 B11 B12 B12 B13 B13 B14 B14 B15 B15 B16 B16

C1 C1 C2 C2 C3 C3 C4 C4 C5 C5 C6 C6 C7 C7 C8 C8 C9 C9 C10 C10 C11 C11 C12 C12 C13 C13 C14 C14 C15 C15 C16 C16 C17 C17 C18 C18 C19 C19 C20 C20 C21 C21 C22 C22 C23 C23 C24 C24 C25 C25 C26 C26 C27 C27 C28 C28 C29 C29 C30 C30 C31 C31 C32 C32 B17 B17 B18 B18 B19 B19 B20 B20 B21 B21 B22 B22 B23 B23 B24 B24 B25 B25 B26 B26 B27 B27 B28 B28 B29 B29 B30 B30 B31 B31 B32 B32 Z1 Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z4 Z4 Z5 Z5 Z6 Z6 Z7 Z7 Z8 Z8 Z9 Z9 Z10 Z10 Z11 Z11 Z12 Z12 Z13 Z13 Z14 Z14 Z15 Z15 Z16 Z16 Z17 Z17 Z18 Z18 Z19 Z19 Z20 Z20 Z21 Z21 Z22 Z22 Z23 Z23 Z24 Z24 Z25 Z25 Z26 Z26 Z27 Z27 Z28 Z28 Z29 Z29 Z30 Z30 Z31 Z31 Z32 Z32

D1 D1 D2 D2 D3 D3 D4 D4 D5 D5 D6 D6 D7 D7 D8 D8 D9 D9 D10 D10 D11 D11 D12 D12 D13 D13 D14 D14 D15 D15 D16 D16 D17 D17 D18 D18 D19 D19 D20 D20 D21 D21 D22 D22 D23 D23 D24 D24 D25 D25 D26 D26 D27 D27 D28 D28 D29 D29 D30 D30 D31 D31 D32 D32

P3

Conn Vme64-160P (z+a+b+c+d) 90 Ma l e

+5VCONN

+5VCONN

+5VCONN

R494 1M R495 1M

STRP2

Bottom Discharge Strip TP8 TP9 TP10

TP11

TP12

TP13