Date: February 17, 1999 Sheet 16 of 18

Size Document Number REV B

Title Led tel 050 778060

I-56023 Visignano (PI)

Via Pieroni, 36

Studio Associato Eclipse

R231 470 VCC 1 2 3 U97A

74ALS08D 9 10 8 U97C

74ALS08D

C301 100n

C302 100n

D6 Led Red

HIT HOLD VCC 4 5 6 U82B

74ALS08D

CEXT 14

REXT/CEXT 15 A 1 B 2 CLR 3 Q 13 Q 4

U78A CD74HCT123M

CEXT 14

REXT/CEXT 15 A 1 B 2 CLR 3 Q 13 Q 4

U79A CD74HCT123M

R232 100K

R222 470

R229 100K

D1 Led Green

HIT STROBE

/HHFLED

VCC

VCC

VCC

R221 100K

C297 100n

C298 100n

R223 100K

VCC

VCC

VCC

/HDSL

CEXT 6

REXT/CEXT 7 A 9 B 10 CLR 11 Q 5 Q 12

U78B CD74HCT123M

CEXT 6

REXT/CEXT 7 A 9 B 10 CLR 11 Q 5 Q 12

U79B CD74HCT123M

C299 100n

R225 100K

C300 100n

R227 100K /DS

VCC

VCC

VCC

/RDSL

CEXT 6

REXT/CEXT 7 A 9 B 10 CLR 11 Q 5 Q 12

U80B CD74HCT123M

CEXT 14

REXT/CEXT 15 A 1 B 2 CLR 3 Q 13 Q 4

U93A CD74HCT123M

R233 100K

R224 470

R228 470

D2 Led Green

ROAD STROBE

D4 Led Green

OUT STROBE

/RHFLED

HOLD VCC

VCC

VCC

C303 100n

D5 Led Red

ROAD HOLD

D7 Led Red

OUT HOLD C524 100n

VCC

VCC

4 5 6 U97B

74ALS08D

5 6 4 U91B

74ALS02D

CEXT 14

REXT/CEXT 15 A 1 B 2 CLR 3 Q 13 Q 4

U80A CD74HCT123M

CEXT 14

REXT/CEXT 15 A 1 B 2 CLR 3 Q 13 Q 4

U81A CD74HCT123M

R230 470

R234 470

VCC

VCC

1 2 3 U82A

74ALS08D 9 10 8 U82C

74ALS08D 12 13 11 U82D

74ALS08D

12 13 11 U97D

74ALS08D

R477 470

VCC

VCC

R478 470

2 3 1 U91A

74ALS02D 8 9 10 U91C

74ALS02D 11 12 13 U91D

74ALS02D 9 10 8 U94C

74ALS08D

C525 100n

VCC

VCC

5 6

D9C Led Triple

CDF Error

Red

CEXT 6

REXT/CEXT 7 A 9 B 10 CLR 11 Q 5 Q 12

U81B CD74HCT123M

1 2 3 U94A

74ALS08D

4 5 6 U94B

74ALS08D 3 4

D9B Led Triple

SVT Error

Yellow

R226 470 R476 100K

R479 100K

R480 470

3 4

D3B Led Dual

VME Dtack

Yellow

1 2

D3A Led Dual

Power

Red

/ERRLINE

/CDFERR VCC

VCC VCC

VCC

R266 100K

/DTACKE VCC

VCC

VCC

VCC

CEXT 6

REXT/CEXT 7 A 9 B 10 CLR 11 Q 5 Q 12

U93B CD74HCT123M

CT 3 SEN 7 RESIN 2 REF 1 RST 6 RSET 5

U83

TL7705ACD

C296 100n

C294 100n

C295 100n

C293 100n

C342 100n

C343 100n

C304 100n

R235 470 R236 Ru R474 0 MRESET RESET

VCC VCC VCC VCC

VCC

VCC VCC C523 100n

C526 100n

C527 100n

TMOD

VCC VCC VCC

VCC

C305 4.7uF 16V

VCC C531 100n

R475 470 1 2

D9A Led Triple

Run Mode

Green VCC VCC 12 13 11 U94D

74ALS08D